Ориентация страницы. Параметр "Книжная" задает вертикальную ориентацию листа бумаги. Параметр "Альбомная" задает поворот листа на 90 градусов по часовой стрелке. Параметр "Альбомная 2" (если доступен) задает поворот листа на 90 градусов против часовой стрелки.


Увеличение или уменьшение документов при печати. При печати с увеличением будет печататься только часть документа, умещающаяся на странице.


Число печатающихся копий документа и, если принтер поддерживает такой режим, указание печати с раскладкой по копиям. При печати с раскладкой по копиям последовательно печатаются страницы документа для каждой копии. При печати без раскладки по копиям сразу печатается указанное число копий каждой страницы документа.


Черно-белая или цветная печать.


Открытие диалогового окна для просмотра или изменения настройки передачи полутонов.


Включение или отключение режима дуплексной печати. Для печати на одной стороне листа выберите параметр "Односторонняя". Для печати на обеих сторонах листа выберите горизонтальную или вертикальную ориентацию. При горизонтальной ориентации страницы печатаются как страницы книги. При вертикальной ориентации страницы перелистываются как страницы блокнота.


Разрешение при печати. Более высокие значения параметра задают более четкие изображения с разрешением мелких деталей.


Указание источника бумаги. Если выбирается параметр, отличный от "Автоматический выбор лотка", выберите подходящий размер бумаги на вкладке "Прочие".


Используемый размер бумаги.


Параметры шрифтов TrueType. Выберите "Использовать встроенный шрифт", чтобы использовать эквивалентные шрифты PostScript при печати документов, содержащих шрифты TrueType. Для загрузки шрифтов TrueType выберите параметр "Загружаемый шрифт". Параметр "Использовать встроенный шрифт" выбирается по умолчанию.


При  печати на локальном устройстве оставьте параметр буферизации метафайлов отключенным (по умолчанию). Если печать выполняется на сервере печати и буферизация метафайлов включена, то задача создания кода PostScript передается серверу. При возникновении проблем с совместимостью, отключите буферизацию метафайлов.


Вывод на экран или скрытие доступных параметров PostScript.


Зеркальное отображение. Если этот параметр включен, печатается зеркальное изображение документа с отражением вдоль горизонтальной оси.


Негативное изображение. Если этот параметр включен, печатается негатив документа с использованием дополнительных значений RGB или обращенных значений белого и черного.


Включение возможности печати или просмотра страниц в произвольном порядке. Данный параметр следует включать, если планируется использование программы вложения страниц или программы просмотра PostScript.


Определение режима сжатия рисунков перед выводом документа на печать. Значение данного параметра должно отвечать следующим ситуациям:

При использовании PostScript уровня 2 (или при использовании PostScript уровня 1 с подключением принтера к последовательному порту), выберите параметр "Сжатие точечных рисунков" и выберите параметр "Да".

При использовании PostScript уровня 1, а также при подключении принтера к последовательному порту или при использовании сетевого принтера, выберите параметр "Сжатие точечных рисунков" и выберите параметр "Нет".


Отправка управляющего символа CTRL+D в начале каждого документа PostScript.


Отправка управляющего символа CTRL+D в конце каждого документа PostScript (по умолчанию).

Управляющий символ CTRL+D представляет код конца файла (EOF), обеспечивающий корректную настройку принтера для печати следующего документа. Если документ не печатается при отправке на сетевой сервер, выберите этот параметр и выберите параметр "Нет".


Параметры печати, специфические для конкретного устройства печати. Для получения дополнительных сведений следует обращаться к документации устройства печати.


Указание объема доступной памяти PostScript. Доступная память PostScript является подмножеством полной физической памяти. Рекомендуется использовать настройку по умолчанию, которая определяется изготовителем устройства печати.


Выбор режима передачи полутонов принтером или системой. При печати документов, содержащих большое количество полутоновых изображений, выбор системной передачи полутонов позволяет повысить скорость печати.


Указание параметров передачи полутонов.


Выберите этот параметр для печати с использованием кодовой страницы, отличной от 1252.


Режим подстановки шрифтов. Выберите "Медленный, но более точный", если в документах возникают проблемы с расстоянием между символами. В противном случае оставьте параметр "Обычный".


Просмотр таблицы подстановки шрифтов или изменение таблицы соответствия шрифтов TrueType и PostScript.


Параметры шрифтов TrueType. Выберите "Использовать встроенный шрифт", чтобы использовать эквивалентные шрифты PostScript при печати документов, содержащих шрифты TrueType. Для загрузки шрифтов TrueType выберите параметр "Загружаемый шрифт".


Просмотр соответствия лотков и размеров бумаги.

Размер определяет физические размеры листа и ширину полей. Многие устройства печати поддерживают несколько источников бумаги, например, верхний и нижний лоток. Пользователь имеет возможность задать размер бумаги для каждого из используемых источников. После этого становится возможным выбор размера бумаги при печати из приложений. Операционная системой Windows NT автоматически передает устройству печати команду использовать лоток, соответствующий указанному размеру.


Изменение сопоставления размера бумаги и источника. Чтобы всегда использовать данный лоток для этого размера бумаги, установите флажок "Стандартный лоток".


Указание времен ожидания PostScript.


Указание времени ожидания передачи документа с компьютера на принтер, по истечении которого попытки напечатать документ прекращаются.

Если задать значение 0, время ожидания не ограничивается.


Время ожидания принтером дополнительных данных PostScript от компьютера. По истечении указанного времени попытки напечатать документ прекращаются и принтер генерирует сообщение об ошибке. При печати сложных документов рекомендуется увеличивать значение этого параметра.

Если задать значение 0, время ожидания не ограничивается.


Параметры печати, специфические для конкретного устройства печати. Для получения дополнительных сведений следует обращаться к документации устройства печати.


Режим генерации управляющих кодов (например, CTRL+D в начале или конце документа или команд языка PJL). При печати через порт AppleTalk выберите "Нет".


Просмотр сведений из данного файла справки

1	Нажмите эту кнопку  [image] , чтобы открыть папку "Принтеры".

2	Щелкните значок используемого принтера.

3	Выберите в меню Файл команду Свойства.

4	Выберите вкладку "Параметры устройства".

5	Для вызова справки об элементах диалогового окна нажмите кнопку в строке заголовка [image], а затем щелкните нужный элемент.